NA49 Pb+Pb Event-by-Event Fluctuations

Single Event <p_T> [MeV/c]

250 300 350 400 450 500

Events

10^{-1} 1 10 10^2

10^3

10^4_{Data}

Mixed Events

Single Event K/π ratio

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Events

500

1000

Data Mixed Events

Non-statistical Event-by-Event Fluctuations:

<1% in <p_T> <15% in K/π