Data sets

Reaction ⟨N_{grey}⟩ Events p+p 408k p+Al min.bias 0.7 39k p+Al peripheral 1.4 55k p+Al intermediate 3.5 13k K^++Pb 3.9 3k π^++Pb peripheral 1.8 11k π^++Pb min.bias 2.8 38k π^++Pb intermediate 4.5 32k π^++Pb central 9.2 35k p+Pb peripheral 1.8 11k p+Pb min.bias 3.3 64k p+Pb intermediate 4.6 42k p+Pb central 9.5 67k p+Pb @250 peripheral 1.8 8k p+Pb @250 intermediate 4.5 26k p+Pb @250 central 9.6 34k p+p @100 350k p+p @40 150k p+p 650k π^++Pb var. 150k p+Pb var. 850k d+p @40 350k p+p @40 100k π^++p 300k π^−+p 400k

Large samples recorded last year