Christoph Blume, Quark Matter 2001, Jan 15-20 2001

Kaons vs. System Size

K^{- preliminary} K^+

� New data on C+C and Si+Si @ 158 AGeV � Comparison with minimum bias Pb+Pb @ 158 AGeV � No common scaling in N_{part}

preliminary 〈π^±〉 = (〈π^+〉 + 〈π-〉) / 2