Lambda(1520) Analysis [PbPb]

a) data (and background) from 360,000 events b) data - normalised, mixed event background (simulation based on 3.6 Λ(1520) / event) Mass plots are integrated over full phasespace ⇒ upper limit: 1.36 Λ(1520) / event (c.l. 95%) Nuclear absorption?

a)

b) NA49 Preliminary

NA49 Preliminary