Numerical fit of expanding source model to R , λ parameters and π momentum spectrum Tomasik,Wiedemann,Heinz nucl-th/9907096

transversely uniform source density (box profile) preferred

fit confidence levels ππ-correlations(lines),m_T -spectra(dashed)

fitted model parameters:

T_{fo} = 100 − 120MeV η_f = 0.6 − 0.5 (⟨v_⊥⟩ = 0.50 − 0.53) R_B = 12.1 − 11.5fm (R_{rms} =^{RB√}_2 = √ 2R_G) τ_0 = 5.9 ± 1.1fm/c , Δτ = 3.4 ± 0.7fm/c results similar to less sophisticated NA49 analysis