π+π− correlation function

result of Coulomb attraction fit purity + space-time scaling factor for RQMD

• purity as expected (weak decays,identification) • RQMD 2.3 pion source too large by factor 1.3 equivalent R_G =^{√π}_4 ⟨r^∗⟩ ∼ 7.5fm similar to BE result